\ANG{
\parbox[t]{0.5\linewidth}{
Nebenstehend ist ein im Unterricht durchgef"uhrter Versuch skizziert.
Es befindet sich eine vom Strom $I$ durchflossene Leiterschleife der horizontalen Ausdehnung $\ell$ in einem Magnetfeld der Flussdichte $\vec{B}$.
\begin{enumerate}
  \item Bestimme die Richtung der Kr"afte auf s"amtliche sich im Magnetfeld befindlichen Leiterst"ucke.
\end{enumerate}
}
\parbox[t]{0.5\linewidth}{
\begin{center}
	\psset{unit=0.9cm}
	\begin{pspicture}(9,6)
		%% Als Zeichenhilfe
		%%\psgrid
		%% Magnetfeld
		\psline(0.5,4.5)(8.5,4.5)
		\psframe[linestyle=none, fillstyle=solid,fillcolor=lightgray](0.5,0.5)(8.5,4.5)
		\multido{\nY=1+1}{4}{
		   \multido{\nX=1+1}{8}{
			  \psdot[dotstyle=otimes, dotscale=3](\nX,\nY)
		   }
		}
		%% Leiterschleife mit Batterie
		\pnode(2.5,2.5){A}
		\pnode(6.5,2.5){B}
		\pnode(6.5,6){C}
		\pnode(2.5,6){D}
		\wire(A)(B)
		\wire(B)(C)
		\battery[labeloffset=-0.8](C)(D){$\bm{U}$}
		\wire(D)(A)
		%% Kr\"{a}fte
%		\psline[linecolor=green]{->}(4.5,2.5)(4.5,0.75)
%		\rput(4.75,1.5){\green $\vec{\bm{F}}$}
%		\psline[linecolor=green]{->}(2.5,3.5)(0.75,3.5)
%		\rput(7.5,3.2){\green $\vec{\bm{F}}_2$}
%		\psline[linecolor=green]{->}(6.5,3.5)(8.25,3.5)
%		\rput(1.5,3.2){\green $\vec{\bm{F}}_1$}

		%% Leiterl\"{a}nge l
		\pnode(2.5,5){R}
		\pnode(6.5,5){S}
		\ncline{<->}{R}{S}
		\ncput*{$\ell$}

		%% Strom
		\psline{->}(5,2.65)(4,2.65)
		\rput(4.5,2.9){$\bm{I}$}
		\psline{->}(6.35,4)(6.35,3)
		\rput(6.15,3.5){$\bm{I}$}
		\psline{->}(2.65,3)(2.65,4)
		\rput(2.85,3.5){$\bm{I}$}

		\rput(7.5,1.5){$\vec{\bm{B}}$}
	\end{pspicture}
\end{center}
}
\begin{enumerate}
  \setcounter{enumii}{1}
  \item Nun soll die Kraft $F$ auf das horizontale Leiterst"uck in Abh"angigkeit der Stromst"arke $I$ quantitativ untersucht werden.
        Dabei ergaben sich folgende Messwerte:
    	\[
		\begin{array}{l||c|c|c|c|c}
		I\;\text{in}\,\mathrm{A}          & 0 & 2{,}0 & 4{,}0 & 6{,}0 & 8{,}0 \\ \hline
		F\;\text{in}\,10^{-2}\,\mathrm{N} & 0 & 2{,}9 & 6{,}0 & 9{,}1 & 12 \\
		\end{array}
		\]
        Erstelle das zugeh"orige $I$--$F$--Diagramm. Welcher Zusammenhang zwischen der Stromst"arke $I$ und der Kraft $F$ l"asst sich damit belegen?
  \item In einem weiteren Versuch wurde gefunden, dass die Kraft $F$ und die L"ange $\ell$ des Leiterst"ucks direkt proportional sind.
        Formuliere schlie\ss lich einen einzigen Zusammenhang zwischen den drei Gr"o\ss en $I$, $\ell$ und $F$.
  \item Berechne den Betrag der magnetischen Flussichte $B$, wenn bekannt ist, dass die Versuchsergebnisse aus der Teilaufgabe b) mit einer
        Leiterschleife der horizontalen Ausdehnung $\ell=20\,\mathrm{cm}$ erzielt wurden.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
  \item Kraft auf linken Leiter nach links, auf rechten nach rechts und auf unteren nach unten.
  \item \mbox{}

        \begin{center}
            \psset{unit=5mm}
            \begin{pspicture}(-0.5,-0.5)(10,13.5)
                \psaxes{->}(8.5,12.5)
                \rput(0,13.3){$F$ in $10^{-2}\,\mathrm{N}$}
                \rput(9.8,0){$I$ in A}
                \psline(0,0)(8,12)
                \psdots[dotstyle=Bo](2,2.9)(4,6)(6,9.1)(8,12)
            \end{pspicture}
        \end{center}
        $F$ ist direkt proportional zu $I$.
  \item $F\sim I\cdot\ell$
  \item $B=\dfrac{F}{I\,\ell}=\dfrac{12\cdot10^{-2}\,\mathrm{N}}{8{,}0\,\mathrm{A}\cdot0{,}20\,\mathrm{m}}=0{,}075\,\mathrm{T}=75\,\mathrm{mT}$
\end{enumerate}
}