\ANG{
Erkl\"{a}re wieso (auch) beim Schlie{\ss}en eines Stromkreises im Haushalt, in dem sich etwa eine Gl\"{u}hbirne befindet der elektrische Strom erst verz\"{o}gert zu flie{\ss}en beginnt. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Stromst\"{a}rke ihren konstanten Wert nicht ,,schlagartig'' annimmt.
Wieso macht sich diese Verz\"{o}gerung in diesem Beispiel nicht optisch bemerkbar?
}
\LSG{
Auch ein (gerades) Leiterst\"{u}ck hat eine Induktivit\"{a}t. Aufgrund der Winzigkeit dieser steigt die Stromst\"{a}rke durch die Gl\"{u}hbirne ,,sehr schnell'' an, so dass die Verz\"{o}gerung mit blo{\ss}em Auge nicht beobachtbar ist.
}
