\ANG{Der Mond Ganymed umkreist den Planeten Jupiter mit der gro"sen Halbachse $1094\cdot 10^3km$ und der Umlaufdauer von $7,155$ Tagen.  
\begin{enumerate}
\item Berechnen Sie daraus die Masse des Systems Ganymed-Jupiter
\item Sch"atzen Sie die Masse des Mondes Ganymed unter der Annahme ab, dass er die gleiche Dichte wie die Erde hat. 
\end{enumerate}
Daten:\\   $G = 6,673\cdot 10^{-11}m^3kg^{-1}s^{-2}$\\ Durchmesser Ganymed $5216 km$\\  Radius Erde $6368km$\\  Dichte Erde $5,52 kg/ m^3$
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $2,0\cdot 10^{27}kg$
\item $4,1\cdot 10^{20}kg$
\end{enumerate}
}