\ANG{
Im September 2010 wurde die Entdeckung von Gliese g bekannt gegeben. Dies ist einer von sechs Planeten, die sich um den Stern Gliese bewegen. Man hat abgesch"atzt, dass die Masse
von Gliese g zwischen 3{,}1 und 4{,}3 Erdmassen betr"agt. Der Planet besitzt etwa einen 1{,}2-- bis 1{,}4--fachen Erddurchmesser.  Zwischen welchen Grenzen liegt die Fallbeschleunigung an der Oberfl"ache dieses Planeten in Vielfachen der Fallbeschleunigung an der Erdoberfl"ache?
}
\LSG{$1{,}6\,g_{\text{Erde}}\leq g_{\text{Glieseg}}\leq 3{,}0\,g_{\text{Erde}}$}
