\ANG{
Riegel ist der zweithellste Stern im Sternbild Orion. Der Stern Riegel ist ein Sternsystem aus einem blauen Stern Riegel A und aus den zwei wei"sen, sehr nahe beieinander stehenden Sternen Riegel B und Riegel C. 
\begin{enumerate}
\item Das Sternsystem hat eine Entfernung von 900Lj und eine scheinbare Helligkeit von $m=0,1$. Berechnen Sie die absolute Helligkeit und die Leuchtkraft des Sterns Riegel.
\item Riegel A entwickelt sich gerade zum "Uberriesen und hat Spektralklasse B8. Erl"autern Sie was einen Riesenstern von einem Hauptreihenstern unterscheidet. Gehen Sie dabei auch auf charakteristische eigenschaften bzw. Prozesse des jeweiligen Sterntyps ein.
\item Die Umlaufdauer der Sterne Riegel B und Riegel C betr"agt $9,86$ Tage und ihre Massen betragen jeweils 4 Sonnenmassen. Berechnen Sie den Abstand von Riegel B und C in AE. 
\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $M=-2,1$, $L^*=578$
\item
Hauptreiehnstern: Wasserstoffbrennen im Kern, auf Hauptreieh im HRD, stabiler Zustand, lange Verweildauer im Vergleich zu anderen Entwicklungsstufen\\
Riesen:  Wasserstoffbrennen beendet, H"ulle aufgebl"aht, Materie flie"st ab, Kern gro"se Dichte, spezielle Lage im HRD
\item $0,18AE$
\end{enumerate}
}


