%
%
\ANG
{\mbox{}
    \begin{center}
		\includegraphics{05eh046mn_a1.1}\hspace{1.5cm}\includegraphics{05eh046mn_a2.1}
    \end{center}
	Wie sp"at ist es jeweils auf den beiden Uhren?
}
%
\LSG
{
	{\bf Figur a)}\\
	Offenbar ist die r"omische Zahl {\bf XII} und damit auch das Zifferblatt spiegelverkehrt dargestellt.
    \begin{center}
		\includegraphics{05eh046mn_l1.1}
    \end{center}
	Jetzt ist es also 10 Minuten vor Sechs oder $17\,{:}\,50\,$Uhr oder $05{\,:\,}50\,$Uhr.\\
	\\
	{\bf Figur b)}\\
	Am Rand links ist die r"omische Zahl {\bf VII} und damit auch das Zifferblatt spiegelverkehrt
	(oben und unten sind vertauscht) dargestellt. Nach der entsprechenden R"uckspiegelung steht
	die Uhr dann auf $12{\,:\,}20\,$Uhr (siehe t"urkis-gef"arbte Zeiger).\\
	Gleichzeitig ist dann die benachbarte Zahl eine {\bf VI}. Normalerweise befindet sich die VI
	unten in der Mitte. Also ist dass Zifferblatt nicht nur spiegelverkehrt, sondern auch noch
	um $-90^\circ$ gedreht dargestellt.
    \begin{center}
		\includegraphics{05eh046mn_l2.1}
    \end{center}
	Jetzt ist es also 5 Minuten nach Neun oder $09{\,:\,}05\,$Uhr oder $21{\,:\,}05\,$Uhr.
}
%
%