%
\ANG
{	Begr"unde:~Den Winkel~$\varepsilon$ gibt es in Wirklichkeit nicht.\\~\\
	\phantom{~~}\includegraphics{05eh029mn.1}
}

\LSG
{
	Du siehst in der Zeichnung zwei Nebenwinkel:\\
	$\varepsilon\;+(\varepsilon\;-190^\circ)=180^\circ~~|^{+190^\circ}\quad\iff\quad2\cdot\varepsilon=370^\circ~~|^{:2}\quad\iff\quad\varepsilon=185^\circ$.\\
	Der Winkel~$\varepsilon$ ist somit "uberstumpf. Das geht bei Nebenwinkeln nicht.\\
	Beide Nebenwinkelma"se d"urfen zusammen nicht gr"o"ser als $180^\circ$ werden.
}

