
%
\ANG{
In der Beschreibung eines Kaffee-Automaten hei"st es: \GF{F"ur 10 bis 12 Tassen; Fassungsverm"ogen $1,2
\,\mathrm{Liter}$}.\\
Wie viele cl Kaffe enth"alt eine Tasse mindestens? Wie viele cl Kaffe enth"alt eine Tasse
h"ochstens?
}

\LSG{
$1,2\,\mathrm{Liter}=1200\,\mathrm{cm^3}$\\
$1200\,\mathrm{cm^3}:10=120\,\mathrm{cm^3}=1,2\,\mathrm{cl}$, so viel Kaffe enth"alt eine Tasse h"ochstens.\\
$1200\,\mathrm{cm^3}:12=100\,\mathrm{cm^3}=1,0\,\mathrm{cl}$, so viel Kaffe enth"alt eine Tasse mindestens.\\
}

