%
\ANG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{05eh141mn_a1.1}
	\end{center}
	Eine kreisf"ormige Fensterscheibe ist von einem quadratischen h"olzernen Rahmen eingefasst, dessen Gesamtl"ange~$5\,m$ betr"agt.
	Welchen Durchmesser hat die Fensterscheibe?
}
  
\LSG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{05eh141mn_l1.1}
	\end{center}
	Das Quadrat hat eine Seitenl"ange von $5\,m:4=500\,cm:4=125\,cm$\,.\\
	Dann hat die Fensterscheibe ebenfalls einen Durchmesser von $125\,cm$ (siehe Strecke $\overline{TT'}$)\,.\\
}
