
%
\ANG{\mbox{}
      \begin{center}
      \includegraphics[width=6cm]{05eh073_a}
      \end{center}
Die rechteckige Fl"ache $ABCD$ in einem Bad wird gefliest. Jede Fliese hat eine Umfang von $20\,\mathrm{cm}$.
Berechne den Fl"acheninhalt des Rechtecks $ABCD$ in der Einheit $\mathrm{dm^2}$.
}

\LSG{
Wenn der Umfang einer quadratischen Fliese $20\,\mathrm{cm}$ betr"agt, dann betr"agt die Seitenl"ange einer
Fliese $20\,\mathrm{m}:4=5\,\mathrm{cm}$.\\
Der Fl"acheninhalt einer Fliese betr"agt damit $5\,\mathrm{cm}\cdot5\,\mathrm{cm}=25\,\mathrm{cm^2}$.\\
Im Rechteck $ABCD$ befinden sich $3\cdot 8=24$ Fliesen.\\
Also betr"agt der Fl"acheninhalt des Rechtecks $24\cdot 25\,\mathrm{cm^2}=600\,\mathrm{cm^2}
=6\,\mathrm{dm^2}$.
}

