%
%
\ANG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{05eh146mn_a1.1}
	\end{center}
	Der eingef"arbte Treppenabsatz ist ein Quadrat, dessen Umfang~$7\,m\;2\,dm$ betr"agt.\\
	Der Treppenabsatz ist von sechs quadratischen Betonplatten einges"aumt. Je drei davon haben die gleiche Gr"o"se.
	Berechne den Fl"acheninhalt des Rechtecks~$ABCD$\,!
}
  
\LSG
{
	$7\,m\;2\,dm=72\,dm$\,.\\
	Die Seitenl"ange des quadratischen Treppenabsatzes betr"agt dann $72\,dm:4=18\,dm$\,.\\
	Dann betr"agt die Seitenl"ange eines der drei kleineren unteren Quadrate $18\,dm:3=6\,dm$\,.\\
	Die Seite~$\overline{AD}$ des Rechtecks~$ABCD$ ist dann $18\,dm+6\,dm=24\,dm$\,lang.\\
	Dann betr"agt die Seitenl"ange eines der drei gr"o"seren seitlichen Quadrate $24\,dm:3=8\,dm$\,.\\
	Die Seite~$\overline{AB}$ des Rechtecks~$ABCD$ ist dann $18\,dm+8\,dm=26\,dm$\,lang.\\
	Der Fl"acheninhalt des Rechtecks~$ABCD$ ergibt sich dann aus $24\,dm\cdot 26\,dm={\bf 624}\,dm^2$\,.
}
