%
%
\ANG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics[width=6cm]{05eh072mn_a}
	\end{center}
	Das Grundst"uck~$AEFGCD$ setzt sich aus den beiden Quadraten~$ABCD$ und $BEFG$ zusammen.
	In der Planfigur gilt: $|\overline{GC}|=30\,m$ und $|\overline{GF}|=80\,m$.
	\begin{enumerate}
	\item	An der Grundst"ucksseite~$\overline{AE}$ wird der Zaun erneuert.\\
			Berechne die L"ange dieses Zaunes!
	\item	Berechne den Inhalt der Grundst"ucksfl"ache!
	\end{enumerate}
}

\LSG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{05eh072mn_l}
	\end{center}
	\begin{enumerate}
	\item	Die Strecke $\overline{GB}$ ist genau so lang wie die Strecke $\overline{FE}$, n"amlich $80\,m$,\\
			denn das Viereck~$GBEF$ ist ein Quadrat.\\
			Weil die Strecke $\overline{GC}$ $30\,m$ lang ist,
			muss die Strecke $\overline{CB}$ $50\,m$ lang sein.\\
			Damit sind alle Seiten des Quadrates~$ABCD$ $50\,m$ lang.\\
			Der Zaun~$\overline{AE}$ ist also $50\,m+80\,m=130\,m$ lang.
	\item	Die Grundst"ucksfl"ache betr"agt $50\,m\cdot 50\,m\;+\;80\,m\cdot 80\,m=8\,900\,m^2$.
	\end{enumerate}
}

