%
%
\ANG
{
	Berechne den Fl"acheninhalt des unten skizzierten, achsen\-symmetrischen Pfeiles! Dabei gilt:
	~~$|\overline{AM}|=6\,cm$, $|\overline{AL}|=2\,cm$, $|\overline{FG}|=3\,cm$, $|\overline{HI}|=1{,}5\,cm$~~und~~$|\overline{AJ}|=5{,}5\,cm$.
	\begin{center}
		\EPSBASIS{06u1002mn09}{8cm}{}
	\end{center}
}

\LSG
{
	$A_{AGEIJHDF}=\tfrac{1}{2}\cdot2\,cm\cdot3\,cm\;+4\,cm\cdot1{,}5\,cm\;-\tfrac{1}{2}\cdot1{,}5\,cm\cdot0{,}5\,cm=8{,}625\,cm^2$.
}
