%
\ANG
{
	In einem Glas befinden sich $25\,ml$~Fruchtsaft.\\
	Es werden $100\,ml$~Mineralwasser dazugegeben.\\
	Dann wird alles zur Saft-Schorle umger"uhrt.
	\begin{enumerate}
	\item	Berechne in Prozent, wie hoch der Saft-Anteil in der Schorle ist!
	\item	Erkl"are dein Rechenergebnis anhand einer Skizze!
	\end{enumerate}
}

\LSG
{
	\begin{enumerate}
	\item	Gesamtmenge~$G$ im Glas:~~$25\,ml\;+100\,ml=125\,ml$.\\
			Der Prozentwert~$P$ an Saft betr"agt:~~$25\,ml$.\\
			Mit~~$p\,\%=\frac{P}{G}=\frac{25\,ml}{125\,ml}=\frac{1}{5}=\frac{2}{10}=0{,}2=20\,\%$\\
			betr"agt der Prozentsatz:~~$p=20$.
	\item	\mbox{}\begin{center}
				\includegraphics[width=4cm]{06eh200mn07}
			\end{center}
			Der Saft nimmt offenbar $\frac{1}{5}=0{,}2=20\,\%$ der Fl"ussigkeitsmenge ein,\\
			die sich nach dem Auff"ullen mit Mineralwasser im Glas befindet.
	\end{enumerate}
}
