%
%
\ANG{
Gegeben sind die Punkte $A(-2 \mid -1)$, $B(6 \mid 1)$, $C(3 \mid 4,5)$ und $D(-1 \mid 3,5)$ 

\begin{enumerate}
\item Zeichne das Viereck $ABCD$ in ein Koordinatensystem.
Platzbedarf: $5 \leqq x \leqq 7$ und $2 \leqq y \leqq 6$

\item Kennzeichne alle Innenwinkel mit griechischen Buchstaben. 

\item Schreibe die dazugeh"origen Winkelma"se hin.

\item Begr"unde durch Rechnung, ob deine vier Messergebnisse im Rahmen der Messgenauigkeit stimmen.

\end{enumerate}
}


\LSG{Es handelt sich um ein achsensymmetrisches Trapez, in dem zwei Innenwinkel
das Ma"s $63,43^\circ$ und zwei das Ma"s $116,57^\circ$ besitzen.

}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------





















