%
\ANG
{\mbox{}
\vspace{1.5cm}
      \begin{center}
      \includegraphics{07eh029.1}
      \end{center}
Begr"unde: Den Winkel $\varepsilon$ gibt es in Wirklichkeit nicht.
}

\LSG{
Du siehst in der Zeichnung zwei Nebenwinkel:\\
$\varepsilon +(\varepsilon -190^\circ)=180^\circ
\quad\Leftrightarrow\quad 2\varepsilon=370^\circ\quad\Leftrightarrow\quad \varepsilon=185^\circ$.\\
$\varepsilon$ ist somit "uberstumpf. Das geht bei Nebenwinkeln nicht. Beide Nebenwinkel d"urfen
nicht gr"o"ser als $180^\circ$ werden.
}

