%
\ANG
{\mbox{}
      \begin{center}
      \includegraphics{07eh087_a1.1}
      \end{center}
Das Viereck $ABCD$ ist ein Parallelogramm.\\
Es soll gelten: $\alpha_2=42,1^\circ$\,, $\delta_2=38,7^\circ$\, und $\varphi=65,3^\circ$\,. 
Die Zeichnung ist nicht ma"sstabgerecht.
\begin{enumerate}
\item Skizziere das Parallelogramm.
\item Berechne $\beta$\,.
\end{enumerate}
}
  
\LSG{
\begin{enumerate}
\item \mbox{}
      \begin{center}
      \includegraphics{07eh087_l1.1}
      \end{center}
\item Es gibt mehrere M"oglichkeiten, z.B.:\\
      $\Delta\,ASD$: $\delta_1=180^\circ-42,1^\circ-65,3^\circ=72,6^\circ=\beta_2$ (Z-Winkel)\,.\\
      $\beta_1=\delta_2=38,7^\circ$ (Z-Winkel) $\quad\Rightarrow\quad\beta=\delta_1+\delta_2=111,3^\circ$\,.
\end{enumerate}
}
