%
%
\ANG{
Gegeben ist ein Kreis $k$ mit Radius $r = 5 \,\mathrm{cm} $ und dem Mittelpunkt
 $M(1\mid 2)$.\\
Durch die Punkte $A(-5\mid 4)$ und $B(7\mid 3)$ verl"auft eine Gerade $g$.
\begin{enumerate}
\item 
Fertige gem"a\ss{} den Angaben eine Zeichnung an.\\
Platzbedarf: $-7\LQ x\LQ 8$ und $-4\LQ y\LQ 8$
\item 
Kennzeichne farbig eindeutig die Menge aller Punkte auf der Kreislinie $k$,
die von der Geraden $g$ mindestens $2 \,\mathrm{cm} $ Abstand haben.
\item 
Fritz behauptet: \GF{Auf der ganzen Kreislinie $k$ gibt es keinen Punkt, der 
vom Punkt $A$ weniger als $1 \,\mathrm{cm} $ entfernt ist.}
Hat Fritz Recht? Die Begr"undung f"ur eine Antwort sollst du in deiner Zeichnung
deutlich machen.
\end{enumerate}
}


\LSG{
\begin{enumerate}
\item --
\item --
\item Fritz hat Recht, denn der Kreis um $A$ mit Radius $1\,\mathrm{cm}$ meidet die
      Kreislinie $k$.
\end{enumerate}
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------






























