%
\ANG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{07eh038mn08.1}
    \end{center}
	Die Figur ist nicht ma"sstabsgerecht.\\
	Untersuche, ob es ein Dreieck mit den oben angegebenen Bestimmungsst"ucken gibt!
}
  
\LSG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{07eh038mn08_l.1}
    \end{center}
	Das Dreieck ist gleichschenklig mit der Basis~$\overline{PQ}$, denn es gilt	$|\overline{PR}|=|\overline{QR}|=4{,}5\,cm$.\\
	Dann folgt $\varphi=70^\circ$. Wegen $70^\circ\;+70^\circ\;+60^\circ=200^\circ$ w"are die Innenwinkelsumme von $180^\circ$
	"uberschritten. Das Dreieck existiert nicht.
}
