%
%
\ANG
{\mbox{}
    \begin{center}
		\includegraphics{07eh081mn06_a1.1}
    \end{center}
	Die Zeichnung ist nicht ma"sstabsgerecht. Berechne das Winkelma"s~$\varphi\,$!
}
%
\LSG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{07eh081mn06_l1.1}
    \end{center}
	Nach der Beziehung zwischen Nebenwinkeln gilt:\\
	$\delta=180^\circ\;-\,90^\circ=90^\circ$ und $\psi=180^\circ\;-\,55^\circ=125^\circ$.\\
	Da die Innenwinkelsumme in jedem Viereck $360^\circ$  betr"agt, gilt im Viereck~$ADEF$:\\
	$65^\circ\;+\,90^\circ\;+\,\varphi\;+\,125^\circ=360^\circ=\varphi\;+\,280^\circ\quad\Rightarrow\quad\varphi=80^\circ\,$.\\
}
%
%