%
\ANG
{\mbox{}
	\begin{center}
		\includegraphics{07eh087mn_a1.1}
    \end{center}
	Das Viereck~$ABCD$ ist ein Parallelogramm. Die Zeichnung ist nicht ma"s\-stabs\-gerecht!\\
	Es soll gelten:~~$\alpha_2=42{,}1^\circ$,~~$\delta_2=38{,}7^\circ$~~und~~$\varphi=65{,}3^\circ$.
	\begin{enumerate}
	\item	Skizziere das Parallelogramm!
	\item	Berechne $\beta$\,!
	\end{enumerate}
}
  
\LSG
{
	\begin{enumerate}
	\item	\mbox{}\begin{center}
				\includegraphics{07eh087mn_l1.1}
			\end{center}
	\item	Es gibt mehrere M"oglichkeiten, z.\,B.:\\
			$\Delta\,ASD$:~~$\delta_1=180^\circ\;-42{,}1^\circ\;-65{,}3^\circ=72{,}6^\circ=\beta_2$ ($Z$-Winkel).\\
			$\beta_1=\delta_2=38{,}7^\circ$ ($Z$-Winkel) $\quad\Rightarrow\quad\beta=\delta_1\;+\delta_2=111{,}3^\circ$.
	\end{enumerate}
}
