%
\ANG
{
	Gegeben ist ein Kreis~$k$ mit Radius~$r=5\,cm$ und dem Mittelpunkt~$M\,(1\mid2)$.\\
	Durch die Punkte $A\,(-5\mid4)$ und $B\,(7\mid3)$ verl"auft eine Gerade~$g$.
	\begin{enumerate}
	\item	Fertige gem"a\ss{} den Angaben eine Zeichnung an!\\
			Platzbedarf: $-7\le x\le 8$ und ${-4}\le y\le 8$.
	\item	Kennzeichne farbig eindeutig die Menge aller Punkte auf der Kreislinie $k$,
			die von der Geraden~$g$ mindestens $2\,cm$ Abstand haben!
	\item	Fritz behauptet:~\GF{Auf der ganzen Kreislinie~$k$ gibt es keinen Punkt,\\
			\phantom{Fritz behauptet:~~~}der vom Punkt~$A$ weniger als $1\,cm$ entfernt ist.}\\
			Hat Fritz Recht? Die Begr"undung f"ur eine Antwort sollst du in deiner Zeichnung deutlich machen!
	\end{enumerate}
}

\LSG
{
	\begin{enumerate}
	\item	
	\item	\includegraphics{07wh010mn_l}
	\item	Fritz hat Recht, denn der Kreis um $A$ mit Radius~$1\,cm$ meidet die Kreislinie~$k$.
	\end{enumerate}
}
%
