%
%
\ANG
{
	Eine Seite eines Rechtecks ist $2\,cm$ l"anger als die andere Seite.\\
	Der Rechteckumfang liegt zwischen $60$ und $62$~Zentimeter.\\
	Welche Seitenl"angen sind dann f"ur die k"urzere Seite m"oglich?
}

\LSG
{
	Die k"urzere Seite liegt zwischen $14$ und $14{,}5$~Zentimeter.
}
