%
\ANG
{
\mbox{}
      \begin{center}
      \includegraphics{08eh038.1}
      \end{center}
Die Figur ist nicht ma"sstabgerecht.\\
Untersuche, ob es ein Dreieck mit den oben angegebenen Bestimmungsst"ucken gibt.
}
  
\LSG{
\mbox{}
      \begin{center}
      \includegraphics{08eh038_l.1}
      \end{center}
Das Dreieck ist gleichschenklig mit der Basis $[PQ]$, denn es gilt
$\overline{PR}=\overline{QR}= 4,5\,\mathrm{cm}$.\\
Dann folgt $\varphi= 70^\circ$. Wegen $70^\circ+70^\circ+60^\circ=200^\circ$ w"are die
Innenwinkelsumme von $180^\circ$ "uberschritten. Das Dreieck existiert nicht.

}
