%
%
\ANG
{
	Gegeben ist die Gleichung
	$$
		13\;-2\,x\;=\;x\;+10,\quad G=\ZZ\,.
	$$
	\begin{enumerate}
	\item 	Zeige, dass~~$x=2$~~keine L"osung dieser Gleichung ist!
	\item	"Andere die Gleichung an einer Stelle so ab, dass~~$x=2$~~die~L"osung\\
			der abge"anderten Gleichung ist, und f"uhre den Nachweis!
	\end{enumerate}
}

\LSG
{
	(a)~~Einsetzen! \quad (b)~~Z.\,B.:~~$13\;-2\,x\;=\;x\;+7$
}
