%
%
\ANG
{
	Gegeben ist die Gleichung 
	$$
		7\;-x\;=\;3\,x\;+11,\quad G=\ZZ.
	$$ 
	\begin{enumerate}
	\item	Zeige, dass~~$x=-1$~~die L"osung dieser Gleichung ist!
	\item	"Andere die Gleichung an einer Stelle so ab, dass die L"osungsmenge\\
			der abge"anderten Gleichung leer ist, und f"uhre den Nachweis!
	\end{enumerate}
}

\LSG
{
	(a)~~Entweder~~$x=-1$~~einsetzen oder die Gleichung nach $x$ aufl"osen!\\
	(b)~~Z.\;B.~~$G=\NN$~w"ahlen~~oder~~$7\;-x\;=\;3\,x\;+12$~~usw.
}
