%
%
\ANG{
Gegeben ist das Gleichungssystem\\

\begin{tabular}{|l l c l}
 & $2(x - 7)$ & = & $y - 25$ \\  
$\wedge$ & $3y - 2(x - 7)$ & = & 35\\
\hline

\end{tabular}


\begin{enumerate}
\item Berechne die L"osungsmenge mit einem selbst gew"ahlten Verfahren.

\item Begr"unde, weshalb du gerade dieses und kein anderes Verfahren gew"ahlt hast.	
\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $\LL$ = $\{(-3 \mid 5) \}$
 
\item - -
\end{enumerate}
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------








