%
%
\ANG{
Berechne den Fl"acheninhalt des unten skizzierten Pfeiles.\\
Dabei gilt: $\overline{AM}=6\,\mathrm{cm}$, $\overline{AL}=2\,\mathrm{cm}$,
$\overline{FG}=3\,\mathrm{cm}$, $\overline{HI}=1,5\,\mathrm{cm}$,
$\overline{AJ}=5,5\,\mathrm{cm}$

\begin{center}
\EPSBASIS{09u1002}{8cm}{}
\end{center}
}
\LSG{Der Fl"acheninhalt betr"agt $8,625\,\mathrm{cm}^2$.
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------



























