%
%
\ANG{ 
\begin{minipage}[t]{8cm}
Gegeben ist die Schnittzeichnung eines Dachstuhles. In $3\,\mathrm{m}$ H"ohe soll
ein Balken von $E$ nach $D$ eingesetzt werden. Wie lang ist der Balken?
\end{minipage}\hfill  
\begin{minipage}[t]{5cm} \makebox{}
\begin{center}
\EPSBASIS{09co004}{5cm}{}
\end{center}
\end{minipage}

}
\LSG{$\overline{DE}=6,25\,\mathrm{m}$
     
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------













