%
%
\ANG{
Der Minutenzeiger einer Kirchturmuhr ist $0,95\, \mathrm{m}$ und der Stundenzeiger $0,45\, \mathrm{m}$ lang.


\begin{enumerate}
\item Berechne den Weg, den die Spitze des Minutenzeigers in 3 Stunden zur"ucklegt.

\item Berechne den Weg, den die Spitze des Stundenzeigers in der selben Zeit zur"ucklegt.

\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item ca. $17,91\, \mathrm{m}$
\item ca. $0,71\, \mathrm{m}$
\end{enumerate}
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------











