% Flaechensaetze am rechtw. Dreieck
%
\ANG{
Gegeben ist eine w"urfelf"ormige Wanne mit der Seitenl"ange $10  \,\mathrm{cm} $ die bis zum Rand mit Wasser gef"ullt ist.
Kippt man sie l"angs einer Kante, sodass die gegen"uberliegende Grundkante auf $6 \,\mathrm{cm} $ angehoben wird, so
l"auft Wasser aus.\\
Wie viel ml laufen aus? Die Dicke der Wanne ist zu vernachl"assigen.\\

\begin{center}
\EPSBASIS{09mw001}{10cm}{}
\end{center}


}
\LSG{
 $V=375 \,\mathrm{ml}$
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------













