%
%
\ANG
{ 
	\begin{minipage}[t]{8cm}
		Gegeben ist die Schnittzeichnung eines Dachstuhles. In drei Meter H"ohe
		soll ein Balken waagrecht von $E$ nach $D$ eingesetzt werden!\\
		Wie lang ist der Balken?
	\end{minipage}\hfill  
	\begin{minipage}[t]{5cm}
		\makebox{}\begin{center}
			\EPSBASIS{09co004mn}{5cm}{}
		\end{center}
	\end{minipage}
}

\LSG
{
	$|\overline{DE}|=\tfrac{10}{8}\cdot5\,m=6{,}25\,m$. 
}
