%
%
\ANG
{
	\mbox{}\begin{center}
		\includegraphics{09eh108mn.1}
    \end{center}
	Egon hat f"ur einen Kegel die Grund- und Mantelfl"ache aus Papier aus\-geschnitten.
	Zeige durch Rechnung, dass er die beiden Teile nicht l"uckenlos und b"undig zu einem Kegel zusammen\-f"ugen kann!
}
  
\LSG
{
	Aus ~$A_{Kreis}=64\,\pi\,cm^2$~ folgt ~$r=8\,cm$. Wegen ~$M_{Kegel}=r\cdot\pi\cdot s$~ sollte dann\\
	$M_{Kegel}=8\,cm\cdot\pi\cdot 6\,cm=48\,\pi\,cm^2$~	und nicht wie angegeben ~$46\,\pi\,cm^2$~ sein.\\
	Also passen Grundkreis und Mantelfl"ache des Kegels nicht zusammen.
}
