%
%
\ANG{

Die Plattform eines Leuchtturms befindet sich in $23,8\, \mathrm{m}$ H"ohe. Mit einem Fernrohr sieht man ein vor Anker liegendes Schiff unter einem Winkel von $12,9^\circ$.

Wie weit ist das Schiff horizontal vom Fu"s des Leuchtturms entfernt, wenn sich das Fernrohr $1,60\, \mathrm{m}$ "uber der Plattform befindet?

}

\LSG{
ca. $110\, \mathrm{m}$
}

%---------------------------------------------------------------------
%--------------------------------------











