%
\ANG
{
\mbox{}
      \begin{center}
      \includegraphics{09eh108.1}
      \end{center}
Egon hat die Mantelfl"ache eines Kegels und dessen Grundfl"ache aus Papier ausgeschnitten.
Zeige durch Rechnung, dass er die die beiden Teile nicht l"uckenlos und nicht b"undig zu einem Kegel
zusammenf"ugen kann.
}
  
\LSG{
Aus $A_{Kreis}=6400\,\pi\,\mathrm{mm^2}$ folgt $r=80\,\mathrm{mm}$.\\
Wegen $M_{Kegel}=r\cdot\pi\cdot s$ folgt dann $M_{Kegel}=80\cdot\pi\cdot 60\,\mathrm{mm^2}=
4800\,\pi\,\mathrm{mm^2}$ und nicht wie angegeben $4000\,\pi\,\mathrm{mm^2}$. Also passen Grundkreis
und Mantelfl"ache des Kegels nicht zusammen.
}
