\ANG{
Kupferbolzen \\
Ein Zylinder aus Kupfer (Dichte für Kupfer $\varrho=8,\!9\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$) hat eine Masse von 1500~kg und eine Körperhöhe von 45~cm.
\begin{enumerate}
	\item[a)] Fertige eine Planfigur an.
	\item[b)] Berechne das Volumen und die Oberfläche des Zylinders.
\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
	\item[b)] $V =$ 168,539 dm$^3$; $O =$ 172,5315402 dm$^2$
\end{enumerate}
}
