%
%
\ANG{
{\bf Frostschutzmittel}
\newline
\newline
Frostschutzmittel hat eine Dichte von \begin{math} 1,11 g/ml \end{math}.
\begin{enumerate}
\item Wie viel wiegt die F"ullung einer 3-Liter-Flasche?
\item In den K"uhler eines Autos werden 3 Liter Wasser und 1 Liter Frostschutzmittel gesch"uttet. Welche Dichte hat die Mischung?
\item Die K"uhlfl"ussigkeit in einem Auto hat eine Dichte von \begin{math} 1,04 g/ml \end{math}. Welcher Anteil an Frostschutzmittel ist in der Fl"ussigkeit enthalten?
\item Auf der Flasche ist folgende Tabelle abgebildet: 
\end{enumerate}
\begin {tabular}{|c|c|}
\hline
Konzentration des Frostschutzmittels & Schutz bis zur Temperatur \\ \hline
35 \% & -20 Grad Celsius\\ \hline
40 \% & -25 Grad Celsius \\ \hline
45 \% & -30 Grad Celsius \\ \hline
\end {tabular}
\newline
\newline
Bis zu welcher Temperatur ist der K"uhler gesch"utzt?

\bigskip
{\bf Hinweis:}
Vernetzung mit Prozentrechnung und Lineare Funktionen
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item 3,33 kg 
\item \begin{math} 1,0275 g/ml \end{math} 
\item rd. 36 \%
\item -21 Grad 
\end{enumerate}}
