%
%
\ANG{
{\bf Wasservorr"ate}
\newline
\newline
Auf der Erde gibt es $38 028 000 \,km^3$ Wasser, welches nicht Meerwasser ist. Das sind etwa 2,8 \% der gesamten Wasservorr"ate der Erde. 
Es teilt sich auf in $13 000 \,km^3$ Wasser in der Atmosph"are (Niederschl"age, Wolken), $27 820 000 \,km^3$ Polar-, Meer- und Gletschereis, $233 000 \,km^3$ 
Oberfl"achenwasser (B"ache, Fl"usse, Seen) und $8 595 000 \,km^3$  Grundwasser. 
Zur Trinkwassergewinnung sind nur das Oberfl"achenwasser und das Grundwasser nutzbar.
\newline
\begin{enumerate}
\item Wie gro"s ist die Gesamtwassermenge der Erde?
\item Ein Schwimmbecken ist $50\,m$ lang, $4\,m$ tief und $12\, m $ breit.   
\begin{enumerate}
\item Wieviel $l$ Wasser passen in das Becken?  
\item Wie viele Schwimmbecken k"onnte man mit dem Wasser der Atmosph"are f"ullen?
\end{enumerate}
\item Wie gro"s ist der f"ur Trinkwassergewinnung nutzbare Anteil am S"u"swasservorrat? 
\item Entwirf ein Diagramm, das m"oglichst anschaulich die Wasservorr"ate der Erde zeigt.
\end{enumerate}

\medskip
{\bf Hinweis:}
Vernetzung mit Prozentrechnung und Geometrie (Fl"achen und Volumina)
}
\LSG{\begin{enumerate}
\item $1 358 142 857 \,km^3$
\item 
\begin{enumerate}
\item $0,0000024 \,km^3$
\item 5,42 Milliarden
\end{enumerate}
\item ca. 23,2 \%
\item Ein Kreisdiagramm ist g"unstig.
\end{enumerate}}
