%
%
\ANG{
{\bf Atemluft}
\newline
Um den Sauerstoffgehalt der Luft zu messen erhitzt man in einer geschlossenen Apparatur Luft und Eisenwolle im "Uberschuss. 
Das bedeutet, dass man mehr Eisenwolle verwendet, als mit Sauerstoff reagieren kann. Dabei reagiert der gesamte Sauerstoff mit dem Eisen zu Eisenoxid (Rost),
und die Menge der eingeschlossenen Luft verringert sich von $140\,ml$ auf $111\,ml$.
\begin{enumerate}
\item Wie hoch ist der Sauerstoffgehalt der eingeschlossenen Luft gewesen? In der Atemausluft des Menschen liegt der Sauerstoffgehalt ungef"ahr bei 15 \%.
\item Wie viel \% des eingeatmeten Sauerstoffs ist dann in der Lunge von den roten Blutk"orperchen aufgenommen worden? 
\item Ein $70\,kg$ schwerer, gesunder Mann atmet $500\,ml$ Luft pro Atemzug ein, in der Minute atmet er im Schnitt 16 mal. 
Wie viel $l$ Sauerstoff nehmen die roten Blutk"orperchen dieses Mannes in einer Stunde auf? 
\item Beim l"angeren Fahrradfahren m"ussen im Durchschnitt $2,4\,l$ Sauerstoff pro Minute aufgenommen werden. Wie viel $l$ Luft m"ussen daf"ur eingeatmet werden? 
\end{enumerate}

\medskip
{\bf Hinweis:}
Vernetzung mit Prozentrechnung}
\LSG{\begin{enumerate}
\item 20,7 \%
\item 27,5 \%
\item 27 $l$
\item ca. 42 $l$
\end{enumerate}}
