%
% 
\ANG{
{\bf Fahrenheit}

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird die Temperatur in Grad Fahrenheit 
gemessen. Bei der Umrechnung von Celsius in Fahrenheit muss zu einem 
bestimmten Betrag jeweils ein Vielfaches der Celsius-Zahl addiert werden. \\
Wie lautet die Umrechnungsformel, wenn $68^{\circ}F = 20^{\circ}C$ und 
$104^{\circ}F = 40^{\circ}C$ ist? \\ 
Bei welcher Fahrenheittemperatur schmilzt also Eis? Trage die fehlenden Werte 
in die Grafik ein.

\begin{center}
\includegraphics[width=7cm]{02mhlinglei014p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Laut Rechnung bei $>31$ Fahrenheit.\\ 
}
