%
% 
\ANG{
{\bf Untersuchung der Bauchspeicheldr"use}

Um die Funktion der Bauchspeicheldr"use zu testen, wird ein bestimmter 
Farbstoff in sie eingespritzt und dessen Ausscheiden gemessen. Eine gesunde 
Bauchspeicheldr"use scheidet pro Minute $4\%$ des jeweils noch vorhandenen 
Farbstoffs aus. \\
Bei einer Untersuchung wird einem Patienten $0,2$ Gramm des Farbstoffes 
injiziert. Nach $30$ Minuten sind noch $0,09$ Gramm des Farbstoffes in seiner 
Bauchspeicheldr"use vorhanden.\\
Funktioniert seine Bauchspeicheldr"use normal?
}
\LSG{
Nein, da nur noch $0,06\,\mathrm{g}$ vorhanden sein d"urfen.
}

