%
% 
\ANG{
{\bf Bakterien vernichten}

Ein Bakterienstamm kann durch Erhitzung vernichtet werden. Die Abnahme der 
Individuen folgt n"aherungsweise dem Gesetz  $N(t)  =  N(0) \cdot 0,8^{t}$.\\
Wie viele Bakterien lagen zu Beginn der Beobachtung vor, wenn es nach $2$ 
Stunden noch $960$ sind?\\
Wann ist der Bakterienstamm abgestorben (d.h. weniger als ein Bakterium 
vorhanden)?
}
\LSG{
$1500;\ 33\,\mathrm{h}$
}

