%
% 
\ANG{
{\bf EKG}

Durch die Bewegungen des Herzmuskels entstehen elektrische Spannungen (in $mV$). 
Man misst diese und zeichnet den zeitlichen Verlauf auf. So entsteht, 
vereinfacht ausgedr"uckt, ein Elektrokardiogramm (EKG), wie unten abgebildet. \\
Was deutet darauf hin, dass der Patient, bei dem dieses EKG gemacht wurde, 
keine Probleme mit dem Herzen hat? 

\begin{center}
\includegraphics[width=16cm]{03mhtrigo003p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Da es sich anscheinend um eine periodische Funktion handelt, deutet dies auf 
einen gleichm"a"sigen gesunden Herzschlag hin.
}

