% 
\ANG{
{\bf Zylinder-F"ull-Graphen}

%\begin{center}
%\includegraphics[width=5cm]{03mhzuord003p1} 
%\end{center}
In Glaszylinder, die verschiedene Durchmesser besitzen, wird immer $1$ Liter 
Wasser gef"ullt. F"ur die Zuordnung Durchmesser $\to$ H"ohe gilt dann die 
Eigenschaft "`je mehr $\to$ desto weniger"'.
Ist diese Zuordnung antiproportional? \\
{\it Anleitung:} Begr"unde, dass bei Verdoppelung des Durchmessers sich nicht die 
Grundfl"ache verdoppelt. Begr"unde dann, dass beim doppelten Durchmesser 
das Wasser weniger als halb so hoch steht.
}

Anregungen zur "Offnung dieser Aufgabe:
\begin {enumerate}
\item Frage ersetzen durch: Betrachte die Zuordnung Durchmesser $\to$ H"ohe. Was f"allt dir auf?
\item Alternative: Erstellt selbst Graphen durch F"ull-Versuche.
\item Umkehraufgabe: Gegeben sind verschiedene Graphen, Sch"uler zeichnen die dazu passenden Gef"a"se.
\end {enumerate}
