%
% 
\ANG{
{\bf $CO_{2}$-Emission}

Das nebenstehende Diagramm befand sich in der Kundenzeitschrift "`Tag und 
Nacht"'  $3/1999$ der Wetzlarer Stadtwerke. Es soll Kunden zur Umstellung 
ihrer Heizungsanlage von Heiz"ol auf Erdgas motivieren.

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhflvol009p1} 
\end{center}

\begin{enumerate}
\item Was meinst du dazu? Um wie viel Prozent ist der Erdgas-Kegel kleiner als 
der Heiz"ol-Kegel?
\item Vergleiche mit den angegebenen Zahlen.
\item Versuche eine angemessene Darstellung der Werte mit Kegeln (bzw. mit 
anderen geometrischen K"orpern) zu finden.
\end{enumerate}
}

Quelle: mathematik lehren (1999)

\LSG{
Der "`unbefangene"' Betrachter der Grafik assoziiert nahe liegender Weise das 
Volumen der dargestellten Kegel als Ma"s f"ur die $CO_{2}$-Menge und stellt fest: Bei 
Erdgasheizung wird die $CO_{2}$-Emission um rund $60\%$ reduziert. Rechnet man 
dagegen mit den angegebenen Zahlen, so erh"alt man eine Reduktion um rund $15\%$, 
was weit weniger eindrucksvoll ist.
}

