%
% 
\ANG{
{\bf Der menschliche K"orper: Herzschlag}

Das Herz des Menschen pumpt bekannterma"sen unsere ca. $5$ Liter Blut in einem 
Kreislauf. Wie lange dauert ein solcher Kreislauf, d.h. ein kompletter 
Blutumlauf, wenn pro Herzschlag ca. $70 - 100\,\mathrm{ml}$ Blut gepumpt 
werden? 
}
\LSG{
Das menschliche Herz pumpt pro Herzschlag ca. $70 - 100\,\mathrm{ml}$ pro 
Herzkammer das macht bei ca. $70$ Schl"agen pro Minute (k"onnen die Sch"uler bei 
sich selber messen) zwischen $5$ und $7$ Liter Blut!
}

