%
% 
\ANG{
{\bf Schwimmende K"orper}

\begin{center}
\includegraphics[width=6cm]{04mhflvol018p1} 
\end{center}

Wenn ein K"orper im Wasser schwimmt, so stimmt seine Masse mit der Masse des 
von ihm verdr"angten Wassers "uberein. Ein quaderf"ormiger Eisblock ist 
$80\,\mathrm{cm}$ lang, $25\,\mathrm{cm}$ breit und $20\,\mathrm{cm}$ tief. 
Wie tief taucht der Eisblock ins Wasser ein (Dichte: Eis $0,9\,\frac{g}{cm^{3}}$ - 
Wasser $1\,\frac{g}{cm^{3}}$) ?
}
\LSG{
$72\,\mathrm{cm}$
}
