%
% 
\ANG{
{\bf Atomium}

\begin{center}
\includegraphics[width=6cm]{04mhflvol021p1} 
\end{center}

Das Wahrzeichen der Weltausstellung $1958$ in Br"ussel ist das "`Atomium"'. Es 
besteht aus $9$ Kugeln von je $18\,\mathrm{m}$ Durchmesser. Berechne das 
Gesamtvolumen aller Kugeln. Wie viele m2 muss ein Reinigungsteam putzen (ohne 
das Gest"ange zwischen den Kugeln), wenn das Wahrzeichen so gl"anzen soll, wie 
hier auf dem Bild? Vergleiche mit den Quadratmetern an Fensterfl"ache bei euch 
zu Hause, die beim Fr"uhjahresputz auf Hochglanz gebracht werden!
}
\LSG{
$27482\,\mathrm{m^{3}}$ Gesamtvolumen / $9160\,\mathrm{m^{2}}$
}
