%
% 
\ANG{
{\bf Brunnen}

Bei einem Brunnen wird eine Granitkugel $(d = 1\,\mathrm{m})$ durch einen 
Wasserstrahl in der Schwebe gehalten. Berechne das Gewicht der Kugel 
($1\,\mathrm{cm^{3}}$ wiegt $2,9\,\mathrm{g}$).

\begin{center}
\includegraphics[width=6cm]{04mhflvol022p1} 
\end{center}
}
\LSG{
$1518\,\mathrm{kg}$
}
