%
% 
\ANG{
{\bf Turmspitze}

Ein Turmdach hat die Form eines Kegels mit dem Grundkreisdurchmesser 
$d = 4,8\,\mathrm{m}$ und der H"ohe $h = 6\,\mathrm{m}$.
\begin{enumerate}
\item Berechne den umbauten Raum
\item Wie teuer ist die Belegung mit Dachplatten, wenn f"ur $1\,\mathrm{m^{2}}$ 
Dachbelegung $285\,\MEUR$ berechnet werden?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhflvol024p1} 
\end{center}
}
